//병원로그인인
import React, { useState } from "react";
import { Helmet, HelmetProvider } from 'react-helmet-async';
// import { Route, useNavigate } from "react-router-dom";

const Route1 = () => {

    /*
    const [userId, setUserId] = useState(""); // 일반 문자열 아이디
    const [password, setPassword] = useState("");

    const navi = useNavigate();
    const toList = ( res ) => {
        navi('/hospital/emgList', { state: res });
    }
    const handleLogin = (e) => {
        e.preventDefault(); // 폼의 기본 동작(페이지 새로고침) 방지

        let _req_url = import.meta.env.VITE_API_URL_LOGIN;
        _req_url = `http://${import.meta.env.VITE_API_SERVER_IP}:${import.meta.env.VITE_API_SERVER_PORT}` + import.meta.env.VITE_API_URL_LOGIN;

        let reqBody = {
            userId:userId,
            userPw:password
        };
        POST_DATA(_req_url, reqBody).then(function (res) {
            let status = res.status;
            if (status == "success") {
                toList(res);
            }
            else if(status == "notAccepted"){
                alert('관리자의 승인이 필요합니다.');
            }
            else {
                //failure
                alert('입력하신 아이디와 비밀번호를 다시 확인해주세요.');
            }
        })
        .catch((error) => {
            console.log(error);
        });
    };
    */

    const signUp = () => {
        alert('아직 준비되지 않은 기능입니다')
        // navi('/hospital/signUp');
    }
    
    return (
        <div className="root_child">
            <HelmetProvider>
                <Helmet>
                    <title>Route1</title>
                </Helmet>
            </HelmetProvider>
            <h1>Hello React~</h1>
        </div>
    )
};

export default Route1;